LIBRARY libexslt
EXPORTS
	exsltLibraryVersion DATA
	exsltLibexsltVersion DATA
	exsltLibxsltVersion DATA
	exsltLibxmlVersion DATA
	exsltCommonRegister
	exsltMathRegister
	exsltSetsRegister
	exsltFuncRegister
	exsltRegisterAll
