##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

GAL-419 : MDEV-13549 Galera test failures
GCF-1081 : MDEV-18283 Galera test failure on galera.GCF-1081
MW-328A : MDEV-17847 Galera test failure on MW-328[A|B|C]
MW-328B : MDEV-17847 Galera test failure on MW-328[A|B|C]
MW-328C : MDEV-17847 Galera test failure on MW-328[A|B|C]
MW-329 : wsrep_local_replays not stable
MW-336 : MDEV-13549 incorrect wait_condition for wsrep_slave_threads changes
MW-360 : needs rewrite to be MariaDB gtid compatible
MW-336 : MDEV-19746 Galera test failures because of wsrep_slave_threads identification
MW-416 : MDEV-13549 Galera test failures
MW-44 : MDEV-15809 Test failure on galera.MW-44
galera_account_management : MariaDB 10.0 does not support ALTER USER
galera_as_master_gtid : Requires MySQL GTID
galera_as_master_gtid_change_master : Requires MySQL GTID
galera_as_slave_gtid_replicate_do_db_cc : Requires MySQL GTID
galera_as_slave_preordered : wsrep-preordered feature not merged to MariaDB
galera_as_slave_replication_bundle : MDEV-15785 OPTION_GTID_BEGIN is set in Gtid_log_event::do_apply_event()
galera_autoinc_sst_mariabackup : MDEV-18177 Galera test failure on galera_autoinc_sst_mariabackup
galera_bf_abort_group_commit : MDEV-18282 Galera test failure on galera.galera_bf_abort_group_commit
galera_binlog_rows_query_log_events: MariaDB does not support binlog_rows_query_log_events
galera_concurrent_ctas : MDEV-18180 Galera test failure on galera.galera_concurrent_ctas
galera_encrypt_tmp_files : Get error failed to enable encryption of temporary files
galera_flush :  MariaDB does not have global.thread_statistics
galera_gcache_recover_manytrx : MDEV-18834 Galera test failure
galera_ist_mariabackup : MDEV-18829 test leaves port open
galera_ist_progress: MDEV-15236 fails when trying to read transfer status
galera_kill_applier : race condition at the start of the test
galera_kill_ddl : MDEV-17108 Test failure on galera.galera_kill_ddl
galera_kill_largechanges : MDEV-18179 Galera test failure on galera.galera_kill_largechanges
galera_kill_nochanges : MDEV-18280 Galera test failure on galera_split_brain and galera_kill_nochanges
galera_many_tables_nopk : MDEV-18182 Galera test failure on galera.galera_many_tables_nopk
galera_migrate : MariaDB does not support START SLAVE USER
galera_pc_ignore_sb : MDEV-15811/MDEV-17357 Test failure
galera_split_brain : MDEV-18280 Galera test failure on galera_split_brain and galera_kill_nochanges
galera_ssl_upgrade : MDEV-13549 Galera test failures
galera_sst_mysqldump_with_key : MDEV-16890 Galera test failure
galera_var_node_address : MDEV-17151 Galera test failure
galera_var_notify_cmd : MDEV-13549 Galera test failures
galera_var_reject_queries : assertion in inline_mysql_socket_send
galera_var_retry_autocommit: MDEV-18181 Galera test failure on galera.galera_var_retry_autocommit
galera_var_slave_threads : MDEV-19746 Galera test failures because of wsrep_slave_threads identification
galera_wan : MDEV-17259: Test failure on galera.galera_wan
mysql-wsrep#198 : MDEV-18935 Galera test mysql-wsrep#198 sporaric assertion transaction.cpp:362: int wsrep::transaction::before_commit(): Assertion `state() == s_executing || state() == s_committing || state() == s_must_abort || state() == s_replaying' failed.
partition : MDEV-13549 regularly showing auto_increment mismatch
pxc-421: Lock timeout exceeded
query_cache : MDEV-18137: Galera test failure on query_cache
