##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

galera_flush :  MariaDB does not have global.thread_statistics
galera_account_management : MariaDB 10.0 does not support ALTER USER
galera_binlog_rows_query_log_events: MariaDB does not support binlog_rows_query_log_events
galera_migrate : MariaDB does not support START SLAVE USER
galera_as_master_gtid : Requires MySQL GTID
galera_as_master_gtid_change_master : Requires MySQL GTID
galera_as_slave_preordered : wsrep-preordered feature not merged to MariaDB
GAL-419 : MDEV-13549 Galera test failures
galera_var_notify_cmd : MDEV-13549 Galera test failures
galera_as_slave_replication_bundle : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gcache_recover : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gcache_recover_full_gcache : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gcache_recover_manytrx : MDEV-13549 Galera test failures
galera_ssl_upgrade : MDEV-13549 Galera test failures
galera.MW-329 : wsrep_local_replays not stable
galera.MW-328A : have_deadlocks test not stable
query_cache : MDEV-15805 Test failure on galera.query_cache
