LIBRARY		LIBMYSQL
DESCRIPTION	'MySQL 4.0 Client Library'
VERSION		4.0
EXPORTS

    mysql_num_rows
	mysql_num_fields
	mysql_eof
	mysql_fetch_field_direct
	mysql_fetch_fields
	mysql_row_tell
	mysql_field_tell
	mysql_field_count
	mysql_affected_rows
	mysql_insert_id
	mysql_errno
	mysql_error
	mysql_info
	mysql_thread_id
	mysql_character_set_name
	mysql_init
	mysql_ssl_set
	mysql_ssl_clear
	mysql_change_user
	mysql_real_connect
	mysql_close
	mysql_select_db
	mysql_query
	mysql_send_query
	mysql_read_query_result
	mysql_real_query
	mysql_master_query
	mysql_master_send_query
	mysql_slave_query
	mysql_slave_send_query
	mysql_enable_rpl_parse
	mysql_disable_rpl_parse
	mysql_rpl_parse_enabled
	mysql_enable_reads_from_master
	mysql_disable_reads_from_master
	mysql_reads_from_master_enabled
	mysql_rpl_query_type
	mysql_rpl_probe
	mysql_set_master
	mysql_add_slave
	mysql_shutdown
	mysql_dump_debug_info
	mysql_refresh
	mysql_kill
	mysql_ping
	mysql_stat
	mysql_get_server_info
	mysql_get_client_info
	mysql_get_host_info
	mysql_get_proto_info
	mysql_list_dbs
	mysql_list_tables
	mysql_list_fields
	mysql_list_processes
	mysql_store_result
	mysql_use_result
	mysql_options
	mysql_free_result
	mysql_data_seek
	mysql_row_seek
	mysql_field_seek
	mysql_fetch_row
	mysql_fetch_lengths
	mysql_fetch_field
	mysql_escape_string
	mysql_real_escape_string
	mysql_debug
	mysql_odbc_escape_string
	myodbc_remove_escape
	mysql_thread_safe
	mysql_manager_init
	mysql_manager_connect
	mysql_manager_close
	mysql_manager_command
	mysql_manager_fetch_line
	mysql_connect
	mysql_create_db
	mysql_drop_db

