##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

MW-328A : MDEV-22666 galera.MW-328A MTR failed: "Semaphore wait has lasted > 600 seconds" and do not release port 16002
MW-328B : MDEV-22666 galera.MW-328A MTR failed: "Semaphore wait has lasted > 600 seconds" and do not release port 16002
MW-329 : MDEV-19962 Galera test failure on MW-329
galera_as_slave_replication_bundle : MDEV-15785 OPTION_GTID_BEGIN is set in Gtid_log_event::do_apply_event()
galera_concurrent_ctas : MDEV-24842 Galera test failure on galera_concurrent_ctas
galera_gcache_recover_manytrx : MDEV-18834 Galera test failure
galera_mdl_race : MDEV-21524: galera.galera_mdl_race MTR failed: query 'reap' succeeded - should have failed with errno 1213
galera_parallel_simple : MDEV-20318 galera.galera_parallel_simple fails
galera_partition : MDEV-21806: galera.galera_partition MTR failed: failed to recover from DONOR state
galera_shutdown_nonprim : MDEV-21493 galera.galera_shutdown_nonprim
galera_var_node_address : MDEV-20485 Galera test failure
#galera_wan : MDEV-17259 Test failure on galera.galera_wan
partition : MDEV-19958 Galera test failure on galera.partition
query_cache: MDEV-15805 Test failure on galera.query_cache
#sql_log_bin : MDEV-21491 galera.sql_log_bin
versioning_trx_id: MDEV-18590: galera.versioning_trx_id: Test failure: mysqltest: Result content mismatch
galera_wsrep_provider_unset_set: wsrep_provider is read-only for security reasons
pxc-421: wsrep_provider is read-only for security reasons
galera_sst_xtrabackup-v2: Test fails due to innodb issues
galera_sst_xtrabackup-v2_encrypt_with_key: Test fails due to innodb issues
galera_sst_xtrabackup-v2_data_dir: Test fails due to innodb issues
