##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : BUG#<xxxx> <date disabled> <disabler> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

innodb_bug48024 : Waiting for merge/fix from XtraDB
innodb_bug53590 : Waiting for merge/fix from XtraDB
innodb_bug53591 : Waiting for merge/fix from XtraDB
innodb_bug53592 : Waiting for merge/fix from XtraDB
innodb-use-sys-malloc : Waiting for bugfix from Percona for LP#612600
innodb_bug53290 : Waiting for merge/fix from XtraDB
innodb_bug54679 : Waiting for merge/fix from XtraDB
innodb_bug52745 : Waiting for merge/fix from XtraDB
